From f04ce14f4a7e74d21c06dd4cc2eb18eaedf5ff95 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Franzke <benjaminfranzke@googlemail.com>
Date: Fri, 18 May 2012 23:54:09 +0200
Subject: doc: State that we use run_tests.m to execute scripts

---
 doc/document.asciidoc | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

(limited to 'doc/document.asciidoc')

diff --git a/doc/document.asciidoc b/doc/document.asciidoc
index 61a33fc..58826b6 100644
--- a/doc/document.asciidoc
+++ b/doc/document.asciidoc
@@ -12,6 +12,8 @@ Programme und Datenvorverarbeitung
 Zur Verarbeitung der Daten wurde das Programm Octave benutzt.
 Dieses ist eine Open-Source alternative zu MATLab.
 In dem Programm wurden die Daten in Form von Matrizen dagestellt.
+Alle in diesem Projekt implementierten Verfahren werden durch das script
+'run_tests.m' ausgeführt, welches ein Vergleich der jeweiligen Fehlerwerte liefert.
 Das Script 'get_products.m' liest die Trainings- und Klasifikationsdatein
 die von einem sed-script für die Benutzung in Octave vorbearbeitet wurden:
 
-- 
cgit 

