From 440067e50882d8e8e14932a6bbe08121ef7b54dc Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Franzke <benjaminfranzke@googlemail.com>
Date: Tue, 15 Jan 2013 16:27:24 +0100
Subject: doc: Start description of Connection abort

---
 projekt_doku.asciidoc | 23 ++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'projekt_doku.asciidoc')

diff --git a/projekt_doku.asciidoc b/projekt_doku.asciidoc
index f6f0340..afb9d70 100644
--- a/projekt_doku.asciidoc
+++ b/projekt_doku.asciidoc
@@ -76,12 +76,25 @@ main(int argc, char *argv[])
 }
 ----
 
-
 == Verbindungsabbruch
-Schlägt die Verbindung fehl, so wird in der Bibliothek DirectFB dies nicht an
-die Anwendung signalisiert.
-Intern wird der Rückgabewert von +send(2)+ nicht auf einen Verbindungsabbruch
-geprüft.
+Bricht die Verbindung ab -- z.B. durch Ausschalten des Fernsehers oder durch
+Auswählen einer anderen Quelle -- wird dies durch die DirectFB Bibliothek
+nicht an die Anwendung signalisiert.
+
+Im produktiven Einsatz ist es bei Remote-Steuerung deshalb nicht zu erkennen, ob die Verbidnung
+besteht. Im weiteren ist auch keine automatisierte Neuverbingung unmöglich.
+
+//die Anwendung signalisiert.
+//Intern wird der Rückgabewert von +send(2)+ nicht auf einen Verbindungsabbruch
+//geprüft.
+
+*Lösung:*
+
+Die Bibiliothek DirectFB wurde erweitert, das SIGPIPE signal vom Kernel zu
+empfangen. Pluggit installiert für DirectFB eine Signal Behandlungsroutine
+und bricht die Programmausführung ab.
+Ein Shell scripts das pluggit überwacht erkennt dies am Rückgabe-Status des
+Pluggit-Prozesses und startet diesen neu.
 
 == Test
 
-- 
cgit 

