From 507868fb122ea717a909891a998f040cae4e9fda Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Franzke <benjaminfranzke@googlemail.com>
Date: Tue, 15 Jan 2013 08:26:01 +0100
Subject: doc: Add test url

---
 projekt_doku.asciidoc | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

(limited to 'projekt_doku.asciidoc')

diff --git a/projekt_doku.asciidoc b/projekt_doku.asciidoc
index 9db5cd9..b664e41 100644
--- a/projekt_doku.asciidoc
+++ b/projekt_doku.asciidoc
@@ -52,6 +52,11 @@ die Anwendung signalisiert.
 Intern wird der Rückgabewert von +send(2)+ nicht auf einen Verbindungsabbruch
 geprüft.
 
+== Test
+
+Getestet wurde jeweils mit der Infoscreen-Website des Fachbereichs EuI:
+http://et.hs-wismar.de/~infosc/index.php?file=config16n
+
 == HowTo
 
 === Linux-Installation
-- 
cgit 

