From 5bf28e755b77177ee9eca5f20c431dbaa1189b65 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Franzke <benjaminfranzke@googlemail.com>
Date: Wed, 16 Jan 2013 07:52:12 +0100
Subject: DirectFB needs to handle ECONNRESET also

---
 projekt_doku.asciidoc | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

(limited to 'projekt_doku.asciidoc')

diff --git a/projekt_doku.asciidoc b/projekt_doku.asciidoc
index 7fded8f..55a41d1 100644
--- a/projekt_doku.asciidoc
+++ b/projekt_doku.asciidoc
@@ -150,6 +150,9 @@ Neuverbindung möglich.
 Die Bibliothek DirectFB wurde erweitert, das SIGPIPE Signal vom Kernel zu
 empfangen. Pluggit installiert für DirectFB eine Signal Behandlungsroutine
 und bricht die Programmausführung ab.
+Desweiteren wurden in der Sende-Routine von DirectFB Fehler abgefangen, die
+auf eine Unterbrechung der Verbindung hindeuten.
+Die Fehlerbehandlungsroutinen führen zum Beenden des Programmes.
 Ein Shell-Script das 'Pluggit' überwacht, erkennt dies am Rückgabe-Status des
 Pluggit-Prozesses und startet diesen neu.
 
@@ -237,6 +240,8 @@ Die Verwendung für mehrere Infoscreens würde es aber nötig machen den Titel
 des angezeigten Inhalts zu wissen, und in der Programmlogik zu
 berücksichtigen.  Eine Veränderung des Inhalts würde damit auch eine Anpassung
 des Programms erfordern. Dies ist nicht wünschenswert.
+Als letzter Grund spricht gegen Firefox, dass der
+Sitzungswiederherstellungsdialog nicht abstellbar ist.
 
 Deshalb wird ein Web-Browser benötigt, der es ermöglicht nur den Inhalt der
 Website im X11-Fenster darzustellen.
-- 
cgit 

