From e30aad957101161ea5753fad853158f8a2874bd4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Franzke <benjaminfranzke@googlemail.com>
Date: Tue, 15 Jan 2013 16:26:00 +0100
Subject: doc: Use footnote for link in Test-section

---
 projekt_doku.asciidoc | 8 ++++++--
 1 file changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'projekt_doku.asciidoc')

diff --git a/projekt_doku.asciidoc b/projekt_doku.asciidoc
index a9871bd..514154d 100644
--- a/projekt_doku.asciidoc
+++ b/projekt_doku.asciidoc
@@ -85,8 +85,12 @@ geprüft.
 
 == Test
 
-Getestet wurde jeweils mit der Infoscreen-Website des Fachbereichs EuI:
-http://et.hs-wismar.de/~infosc/index.php?file=config16n
+Getestet wurde jeweils mit der Infoscreen-Website
+footnote:[http://et.hs-wismar.de/~infosc/index.php?file=config16n]
+des Fachbereichs EuI:
+
+Da während der Entwicklung nicht dauerhaft Philips-Fernseher zur Verfügung
+standen, 
 
 == HowTo
 
-- 
cgit 

